 LOGLT  = YREMP EXPLEV
Response Distribu Norma
Link Function Identity

                 Model Equation
LOGL  =  - .3996  + .1215 YREM  + .2871 EXPL

            Summary of Fit
Mean of Resp   1.1889
Root MSE   0.3755

                      R-Squa 0.5008
                      Adj R- 0.4100

                Analysis of Variance
Sourc
Model
Error
C Tot

        DF
          2
         11
         13

             Sum of Squa
                 1.5555
                 1.5507
                 3.1061

                        Mean Squa
                           0.7777
                           0.1410

                                   F Stat
                                    5.5170

                                           Prob >
                                           2.E-02

                  Type III Tests
Sourc
YREMP
EXPLE

       DF
          1
          1

            Sum of Squa
                 1.5419
                 0.5817

                        Mean Squa
                          1.5419
                          0.5817

                                  F Stat
                                  10.9381
                                   4.1262

                                           Prob >
                                           0.0070
                                           0.0671

                         Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
YREMP
EXPLEV

          DF
            1
            1
            1

              Estimate
               -0.3996
                0.1215
                0.2871

                       Std Erro
                         0.6271
                         0.0367
                         0.1413

                                 T Stat
                                 -0.6373
                                  3.3073
                                  2.0313

                                         Prob >|
                                          0.5370
                                          0.0070
                                          0.0671

                                                 Toleranc
                                                    .
                                                   0.5340
                                                   0.5340

                                                          Var Inflat
                                                                   0
                                                              1.8725
                                                              1.8725

    0.8 1.4
         P_LOGL_1

 R_

 L
 O
 G
 L_

 1

                                -1 0 1
                                   RN_LOG_1

                          R_

                          L
                          O
                          G
                          L_

                          1

                                                          -1 0 1
                                                             X_EXPL_1

                                                    L
                                                    O
                                                    G_

                                                    E
                                                    X_

                                                    1

     -.2 0.0 0.2
         X_INTE_1

 L
 O
 G_

 I
 N_

 1

                              -4 -2 0 2 4
                                   X_YREM_1

                          L
                          O
                          G_

                          Y
                          R_

                          1