 LTRATIO  = EXPLEV
Response Distrib Norm
Link Function Identity

        Model Equation
LTRAT  = 5.175  - .5044 EXPL

     1 2 3 4
                  EXPLEV

   2

   4

   6

 L
 T
 R
 A
 T
 I
 O

                          Parametric Regression Fit

Curv

     Degree(Polynom
         1

                         Model
                      DF
                        1

                          Mean Squa
                             3.4603

                                         Error
                                      DF
                                       13

                                          Mean Squa
                                             3.2412

                                                    R-Squa
                                                    0.0759

                                                            F Stat
                                                             1.0676

                                                                     Prob >
                                                                     3.E-01

           Summary of Fit
Mean of Resp  3.4600
Root MSE  1.8003

                      R-Squa 0.0759
                      Adj R- 0.0048

               Analysis of Variance
Sourc
Model
Error
C Tot

        DF
          1
         13
         14

            Sum of Squa
                3.4603
               42.1357
               45.5960

                        Mean Squ
                          3.4603
                          3.2412

                                  F Stat
                                   1.0676

                                          Prob >
                                          3.E-01

                 Type III Tests
Sour
EXPL

       DF
         1

           Sum of Squa
                3.4603

                       Mean Squ
                         3.4603

                                 F Stat
                                  1.0676

                                         Prob >
                                         0.3203

                        Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
EXPLEV

         DF
           1
           1

             Estimate
               5.1750
              -0.5044

                       Std Err
                        1.7237
                        0.4882

                                T Stat
                                3.0023
                               -1.0332

                                       Prob >|
                                        0.0102
                                        0.3203

                                                Toleran
                                                  .
                                                 1.0000

                                                        Var Inflat
                                                                 0
                                                            1.0000

      3.5 4.0 4.5
         P_LTRATI

 R_

 L
 T
 R
 A
 T
 I

                               -1 0 1
                                  RN_LTRAT

                         R_

                         L
                         T
                         R
                         A
                         T
                         I