  PCB85  = PCB84
Response Distrib Norm
Link Function Identity

        Model Equation
PCB8  = 74.51  + .0408 PCB8

                          Parametric Regression Fit

Curv

      Degree(Polynom
         1

                          Model
                      DF
                        1

                          Mean Squa
                          470826.72

                                         Error
                                      DF
                                       35

                                          Mean Squa
                                          18388.942

                                                    R-Squa
                                                    0.4225

                                                             F Stat
                                                            25.6038

                                                                     Prob >
                                                                     1.E-05

     200 400 600
         P_PCB85

 R_
 P
 C
 B
 8
 5

     0 5000 10000 15000
                   PCB84

   0

 200

 400

 600

P
C
B
8
5

                         Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
PCB84

         DF
            1
            1

              Estimate
              74.5135
               0.0408

                       Std Err
                       22.7124
                        0.0081

                                T Stat
                                3.2807
                                5.0600

                                        Prob >|
                                        0.0023
                                       1.3E-05

                                                Toleran
                                                  .
                                                 1.0000

                                                        Var Inflat
                                                                 0
                                                            1.0000

                             -1 0 1 2
                                  RN_PCB85

                          R_
                          P
                          C
                          B
                          8
                          5