  L85  = L84
Response Distrib Norm
Link Function Identity

      Model Equation
L8  = .0982  + .9398 L8

     0 2 4
                    L84

   0

   1

   2

 L
 8
 5

                          Parametric Regression Fit

Curv

     Degree(Polynom
         1

                         Model
                      DF
                        1

                          Mean Squa
                            24.0681

                                         Error
                                      DF
                                       34

                                          Mean Squa
                                             0.0786

                                                    R-Squa
                                                    0.9001

                                                            F Stat
                                                           306.3768

                                                                     Prob >
                                                                     14E-19

                        Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
L84

         DF
           1
           1

             Estimate
               0.0982
               0.9398

                       Std Err
                        0.0783
                        0.0537

                                T Stat
                                1.2541
                               17.5036

                                       Prob >|
                                        0.2183
                                        14E-19

                                                Toleran
                                                  .
                                                 1.0000

                                                        Var Inflat
                                                                 0
                                                            1.0000

       1 2 3 4
          P_L85

 R_
 L
 8
 5

                            -2 0 2
                                   RN_L85

                         R_
                         L
                         8
                         5