  H_L85

                 0.04 0.06 0.08 0.10
                                      H_L85

   H_L85

  D_L85

                           0.2 0.4 0.6
                                      D_L85

   D_L85

  BL8_INTE

            0 1 2 3
                                    BL8_INTE

BL8_INTE

  BL8_L84

          -2 -1 0
                                     BL8_L84

 BL8_L84