  L85  = L84
Response Distrib Norm
Link Function Identity

      Model Equation
L8  = .0120  + .9761 L8

            DelawareBay

     0 1 2
                    L84

   0

   1

   2

 L
 8
 5

                          Parametric Regression Fit

Curv

     Degree(Polynom
         1

                         Model
                      DF
                        1

                          Mean Squa
                            25.5768

                                         Error
                                      DF
                                       33

                                          Mean Squa
                                             0.0088

                                                    R-Squa
                                                    0.9888

                                                            F Stat
                                                           2904.886

                                                                     Prob >
                                                                     94E-35

                        Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
L84

         DF
           1
           1

             Estimate
               0.0120
               0.9761

                       Std Err
                        0.0267
                        0.0181

                                T Stat
                                0.4472
                               53.8970

                                       Prob >|
                                        0.6577
                                       943E-36

                                                Toleran
                                                  .
                                                 1.0000

                                                        Var Inflat
                                                                 0
                                                            1.0000

     0.5 2.0
          P_L85

 R_
 L
 8
 5

                            -2 0 2
                                   RN_L85

                         R_
                         L
                         8
                         5