      Model Equation
OX  = 83.43  - 129.6 LX

    0.0 0.1 0.2
                    LXW

  50

  60

  70

  80

O
X
Y

                          Parametric Regression Fit

Curv

     Degree(Polynom
         1

                         Model
                      DF
                        1

                          Mean Squa
                          1456.5713

                                         Error
                                      DF
                                        8

                                          Mean Squa
                                            36.4411

                                                    R-Squa
                                                    0.8332

                                                            F Stat
                                                            39.9706

                                                                     Prob >
                                                                     2.E-04

           Summary of Fit
Mean of Resp 69.3000
Root MSE  6.0366

                      R-Squa 0.8332
                      Adj R- 0.8124

               Analysis of Variance
Sourc
Model
Error
C Tot

        DF
          1
          8
          9

            Sum of Squa
             1456.5713
              291.5287
             1748.1000

                        Mean Squ
                        1456.571
                         36.4411

                                  F Stat
                                  39.9706

                                          Prob >
                                          2.E-04

                        Parameter Estimates
Variabl
INTERCE
LXW

         DF
           1
           1

             Estimate
              83.4289
              -129.62

                       Std Err
                        2.9391
                       20.5027

                                T Stat
                               28.3857
                               -6.3222

                                       Prob >|
                                       2.56E-9
                                        0.0002

                                                Toleran
                                                  .
                                                 1.0000

                                                        Var Inflat
                                                                 0
                                                            1.0000

      60 70 80
          P_OXY

 R_
 O
 X
 Y

                               -1 0 1
                                   RN_OXY

                         R_
                         O
                         X
                         Y